Агрегатная плита с консольными балками GA P (Porsche)

Агрегатная плита с необычайно широким спектром применения для снятия и установки двигателей, коробок передач, мостов, выхлопных систем и т. д.

The post Агрегатная плита с консольными балками GA P (Porsche) appeared first on Ravaglioli.