Универсальное крепление Ø 35 мм

Отверстие Ø 35 мм, подходит для крепления разных инструментов, например плиты редуктора GA Pkw | оснащено втулкой

The post Универсальное крепление Ø 35 мм appeared first on Ravaglioli.